
% rubber: module pdftex

\documentclass[english,aspectratio=169]{beamer}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{siunitx}
\usepackage{subcaption}
\usepackage{marvosym}

\newcommand{\pb}{\si{\pico\barn}}%
\newcommand{\fb}{\si{\femto\barn}}%
\newcommand{\invfb}{\si{\per\femto\barn}}
\newcommand{\GeV}{\si{\giga\electronvolt}}

\usetheme[]{bjeldbak}

\begin{document}

\title[e Reco. Valication]{Electron Reconstruction Validation}
% \subtitle{Trilepton Channel ($\mu^+\mu^-e, e^+e^-\mu$) }
\author[C. Fangmeier]{Caleb Fangmeier}
\institute[UNL]{University of Nebraska \-- Lincoln}
\date{\today}

\titlegraphic{%
\begin{figure}
  \includegraphics[width=1in]{CMSlogo.png}\hspace{0.75in}\includegraphics[width=1in]{nebraska-n.png}
\end{figure}
}

\begin{frame}[noframenumbering,plain]
  \titlepage%
\end{frame}

\section{Introduction}
% \input{slides/introduction.tex}
% \input{slides/decay_channels_rates.tex}




% \section{Strategy}
% \input{slides/strategy.tex}
% \input{slides/irreducible_backgrounds.tex}
% \input{slides/reducible_backgrounds.tex}



% \section{Some Preliminary Plots}
% \input{slides/progress_and_status.tex}
% \input{slides/prelim_plots.tex}

% \section{Timeline}
% \input{slides/timeline.tex}

% \input{slides/references.tex}

% \beginbackup%
% \section{Backups}

% \begin{frame}
%   \huge
%   \centering
%   Backups
% \end{frame}

% \input{slides/production.tex}
% \input{slides/decay_channels.tex}
% \input{slides/previous_measurements.tex}

% \endbackup%

\end{document}
